% Auto-generated by evaluation/show_results.py
\begin{table}[t]
\centering
\caption{Performance comparison on PIE-Bench (700 samples).}
\resizebox{\linewidth}{!}{%
\begin{tabular}{lcccccccc}
\toprule
Method & Structure Dist. & PSNR & LPIPS & MSE & SSIM & CLIP Src. & CLIP Tgt. & CLIP Edit \\
\midrule
chord default sd delta0.0 & 0.0457 & 20.1383 & 0.1559 & 0.0133 & 0.7327 & 25.4281 & 25.1151 & 22.5767 \\
chord default sd delta0.05 & 0.0392 & 21.0288 & 0.1405 & 0.0111 & 0.7461 & 25.4281 & 25.0682 & 22.4899 \\
chord default sd delta0.1 & 0.0345 & 21.8215 & 0.1299 & 0.0095 & 0.7568 & 25.4281 & 24.9847 & 22.2961 \\
chord default sd delta0.15 & 0.0295 & 22.6430 & 0.1185 & 0.0080 & 0.7675 & 25.4281 & 24.8226 & 22.1554 \\
chord default sd delta0.2 & 0.0265 & 23.1769 & 0.1111 & 0.0071 & 0.7743 & 25.4281 & 24.6554 & 21.9978 \\
chord default sd delta0.25 & 0.0243 & 23.7389 & 0.1050 & 0.0063 & 0.7807 & 25.4281 & 24.5137 & 21.8370 \\
chord default sd tend0.5 & 0.0447 & 20.4398 & 0.1644 & 0.0126 & 0.7236 & 25.4281 & 25.5356 & 22.9703 \\
chord default sd tend0.4 & 0.0364 & 21.6356 & 0.1401 & 0.0098 & 0.7463 & 25.4281 & 25.2672 & 22.6088 \\
chord default sd tend0.3 & 0.0295 & 22.6430 & 0.1185 & 0.0080 & 0.7675 & 25.4281 & 24.8226 & 22.1554 \\
chord default sd tend0.2 & 0.0247 & 23.4074 & 0.0998 & 0.0068 & 0.7861 & 25.4281 & 24.3478 & 21.6612 \\
chord default sd tend0.1 & 0.0214 & 23.8795 & 0.0862 & 0.0063 & 0.8019 & 25.4281 & 23.8523 & 21.0876 \\
chord default sd tstart1.0 & 0.0373 & 21.3172 & 0.1355 & 0.0104 & 0.7508 & 25.4281 & 25.0003 & 22.3847 \\
chord default sd tstart0.9 & 0.0295 & 22.6430 & 0.1185 & 0.0080 & 0.7675 & 25.4281 & 24.8226 & 22.1554 \\
chord default sd tstart0.8 & 0.0243 & 23.7472 & 0.1056 & 0.0063 & 0.7806 & 25.4281 & 24.4659 & 21.7703 \\
chord default sd tstart0.7 & 0.0215 & 24.4702 & 0.0982 & 0.0054 & 0.7890 & 25.4281 & 24.1752 & 21.4740 \\
chord default sd tstart0.6 & 0.0205 & 24.8831 & 0.0940 & 0.0050 & 0.7936 & 25.4281 & 23.8358 & 21.1040 \\
chord default sd delta0.15 no cleanup & 0.0219 & 23.8956 & 0.0850 & 0.0064 & 0.8135 & 25.4281 & 23.6821 & 20.8442 \\
chord default sd delta0.0 tstart1.0 & 0.0571 & 18.8585 & 0.1835 & 0.0175 & 0.7109 & 25.4281 & 24.9212 & 22.3501 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.9 & 0.0457 & 20.1383 & 0.1559 & 0.0133 & 0.7327 & 25.4281 & 25.1151 & 22.5767 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.8 & 0.0363 & 21.5850 & 0.1336 & 0.0101 & 0.7529 & 25.4281 & 25.0071 & 22.3253 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.7 & 0.0285 & 22.8807 & 0.1158 & 0.0076 & 0.7698 & 25.4281 & 24.7557 & 22.0341 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.6 & 0.0230 & 24.0377 & 0.1028 & 0.0060 & 0.7834 & 25.4281 & 24.3070 & 21.6678 \\
chord default sd delta0.0 tstart1.0 no cleanup & 0.0611 & 18.6445 & 0.1809 & 0.0185 & 0.7199 & 25.4281 & 24.2419 & 21.2058 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.9 no cleanup & 0.0454 & 20.2072 & 0.1430 & 0.0134 & 0.7543 & 25.4281 & 24.1361 & 21.1135 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.8 no cleanup & 0.0322 & 22.2114 & 0.1095 & 0.0092 & 0.7874 & 25.4281 & 24.0167 & 21.0502 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.7 no cleanup & 0.0205 & 24.4722 & 0.0797 & 0.0059 & 0.8197 & 25.4281 & 23.7434 & 20.7886 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.6 no cleanup & 0.0112 & 27.1179 & 0.0526 & 0.0034 & 0.8509 & 25.4281 & 23.3318 & 20.3822 \\
chord default sd delta0.0 tstart0.75 & 0.0314 & 22.3613 & 0.1230 & 0.0086 & 0.7630 & 25.4281 & 24.8962 & 22.2279 \\
\bottomrule
\end{tabular}%
}
\end{table}
